Prof. Dr. P. Kunkel WS 2022/23 Fakultät für Mathematik und Informatik Universität Leipzig

Numerische lineare Algebra

Jacobi-Verfahren ϱ = 0.500

Gauß-Seidel-Verfahren ϱ = 0.250

Symmetrisches Gauß-Seidel-Verfahren ϱ = 0.250

SOR-Verfahren ϱ = 0.200, ω = 1.200

Gradienten-Verfahren ϱ = 0.703

Gedämpftes Gradienten-Verfahren ϱ = 0.492, α = 0.900

Gradienten-Verfahren bezüglich der Energie-Norm ϱ = 0.485

ADI-Verfahren ϱ = 0.143, γ = 1.000

CG-Verfahren ϱ = 0.000

Arnoldi-Verfahren ϱ = 0.000

GMRES-Verfahren ϱ = 0.000

Abbildung 2 Typisches Verhalten von iterativen Verfahren zur Lösung von Ax = b